rpc_layout_new rpc_b3s 10/11/99

Barrel Outer Small - RPC 3 B3S.1 B3S.2 B3S.3 B3S.4 B3S.5 B3S.6 B3S.7 B3S.8 B3S.9 B3S.10 B3S.11 B3S.12 Total

Chamber # (in z) Standard

TOWER # 3 4

# Chambers in sector 2

# Chambers in sector 4

# Chambers in sector 6

# Chambers in sector 8

# Chambers in sector 10

# Chambers in sector 12

# Chambers in sector 14

# Chambers in sector 16

# of sectors # Chambers 72 Unit composition of one chamber #cut outs for alignment 1 Unit construction type BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-B BOS-D # Units 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 Linked to MDT Detetector layers dimensions and positions # of detector layers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Length in z (mm) 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 870 Width in phi (mm) 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 Active width (mm) 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 Off axis in phi (mm) Position in R (mm) of unit center-line 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 10208,5 Offset in R of first layer center-line + - + - + - + - + - + - Offset in R of second layer center-line + - + - + - + - + - + - Position in z (mm) 10,0 1062,3 2190,0 3242,3 4370,0 5422,3 6550,0 7602,3 8730,0 9782,3 10910,0 11962,3 Strips pitches and numbers Longitudinal (eta) strip pitch (mm) 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 26,44 Transevresal (phi) strip pitch (mm) 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 # of longitudinal (eta) strips/layer 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 # of transversal (phi) strips/layer 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 # of longitudinal (eta) strips/unit 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 # of transversal (phi) strips/unit 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 # of longitudinal (eta) strips/chamber # of transversal (phi) strips/chamber Total # of longitudinal (eta) strips 18432 Total # of transversal (phi) strips 36864 Total # of strips 55296 Area, Volume and Weight Area/unit (m2) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,2 Area/chamber (m2) Total area 574 Gas volume/unit (lt) 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 12,7 Gas volume/chamber (lt) Total gas volume (lt) 2298 Weigth of RPC multilayer structure/unit (kg) 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 61,0 Weigth of RPC multilayer structure/chamber (kg) Weigth gas volumes frame/unit (kg) 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,302 Weigth gas volumes frame/chamber (kg) Weigth of lateral profiles/unit (kg) 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 Weigth of lateral profiles/chamber (kg) Weigth of end plates/unit (kg) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,9 Weigth of end plates/chamber (kg) Weigth of electronic boards/unit (kg) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Weigth of electronic boards/chamber (kg) Weight of cables/unit (kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Weight od cables/chamber (kg) Weight of common support structure (kg) Weight/chamber Total weight 15724 Electronics Front End boards/unit 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Front End boards/chamber Total n° of Front End boards 6912 1152 1152

1152 1152 1152 1152

96 96 96 96 96 96

155,7 138,9

3,9

11,5

221,4 221,4

155,7 155,7 155,7 155,7

32,5 390,0

29,0 347,8

32,5 390,0

32,5 390,0

32,5 390,0

32,5 390,0

8,1 97,5

7,2 87,0

8,1 97,5

8,1 97,5

8,1 97,5

8,1 97,5

9216 9216

6 6 6 6 6

BOS.6

3072 3072

9216 9216 9216 9216

6144 6144

3072 3072 3072 3072 6144 6144 6144 6144

512 512

256 256 512 512 512 512

256 256 256 256

BOS.1 BOS.2 BOS.3 BOS.4 BOS.5

12 12 12 12 12 12

6 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

5 6 3

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4

0,659 0,659 0,659 0,659

221,4

0,659 0,632

39,7

9,9

39,7

9,9

39,7

9,9

2656,9

39,7

9,9

3,9

11,5

221,4 2656,9

3,9

11,5

2656,9

39,7

9,9

3,9

11,5

221,4 2656,9 2656,9

39,7

8,8

3,7

11,5

203,3 2439,8

3,9

11,5

Page 1